 1 SCREENSIZE$ (Basic Screen)
 1 Sintaxis:	SCREENSIZE$="widExp,higExp" (Width, Higth)
 1 Ejemplo:	SCREENSIZE$="WID=30;HIG=15;WID,HIG"
 1 Ejemplo:	SCREENSIZE$="30,15"
 1 Notas:	Se procesa durante inicialización de la pantalla
 2 SET$ (Basic Screen)
 2 Sintaxis:	SET$="exp1[;exp2;[...]]"
 2 Ejemplo:	SET$="TIVA$='4,8,14,18';FPAG=14"
 2 Notas:	Se ejecuta después de la inicialización de la pantalla
 2		y antes de la preparación de datos
 3 OPEN$ (Basic Screen)
 3 Sintaxis:	OPEN$="table1;level1[,table2;level2....]"
 3 Ejemplo:	OPEN$="7;1,12;2,15;2"	Ficheros 7(solo lectura) y 12, 15 (escritura)
 3 Ejemplo:	OPEN$="clientes;1,ventas;2"
 3 Notas:	Se ejecuta durante la inicialización de la pantalla
 3      	Permite el acceso a ficheros desde esta pantalla
 3       	table puede ser numérico o alfanumérico.
 3      	level debe ser 1 (Lectura), o 2 (lectura + escritura)
 4 EDIT$ (Basic screen)
 4 Sintaxis:	EDIT$="_ID1,_ID2,_ID3...."
 4 Ejemplo:	EDIT$="_CODIGO,_NOMBRE$,_DIRECCION$"
 4 Notas:	Define el ordén de edición de los campos de pantalla.
 5 NOEDIT$ (Basic Screen)
 5 Sintaxis:	NOEDIT$="_ID1,_ID2,_ID3...."
 5 Ejemplo:	NOEDIT$="_T.COMPRAS,_T.PAGOS"
 5 Notas:	Define los campos de visualización (no modificables)
 6 WRITE$ (Basic Screen)
 6 Sintaxis:	WRITE$="exp1[;exp2;[...]]"
 6 Ejemplo:	WRITE$="SAVED=1"
 6 Notas:	Se ejecuta al confirmar el último campo (ON OK)
 7 DOC$ (Basic Screen)
 7 Sintaxis:	DOC$="'DEVICE[ /LP=n][ /WD=n][ /ST=n]',DOCFILE$"
 7 Ejemplo:	DOC$="'LPT1 /LP=72','FACTURA.DOC'
 7 Notas:	Define el documento a imprimir al tras la grabación de datos (MOVS)
 7      	LP=Lineas por página
 7      	WD=Ancho en caracteres
 7      	ST=Salto de linea
 8 DOCSET$ (Basic Screen)
 8 Sintaxis:	DOCSET$="[ONCEINIEXP$],[DOCINIEXP$],[DOCCONTINUE$]"
 8 Ejemplo:	DOCSET$="TIPO{}=='ALTA',AGENTE{}>5,FECHA{}=='2010 331'"
 8      	Se inicia la impresión si el tipo de anotación es un alta
 8      	Solamente se imprimen las fichas de agentes mayores de 5
 8      	La impresión terminará al concluir Marzo 2010
 8 Notas:	ONCEINIEXP$ se evalua si ha de haber impresión al iniciarse esta
 8      	DOCINIEXP$ se evalua como filtro de datos (LOOPs)
 8      	DOCCONTINUE$ se utiliza como evaluador de fin de un loop.
 9 HELP$ (Basic Screen)
 9 Sintaxis:	HELP$="HELPFILE,PAGE"
 9 Ejemplo:	HELP$='scr_main.hlp,8'
 9 Notas:	Define la página de ayuda para toda la pantalla, aplicando
 9      	a cada campo una página sucesiva. Vease también HELPFLD$ (Fields)
10 RELOPT% (Basic Screen)
10 Sintaxis:	RELOPT%=exp1
10 Ejemplo:	RELOPT%=1
10 Notas:	Define el criterio de Actualización (??RELUP.DAT) de la pantalla
11 UNICNDX% (Basic Screen)
11 Sintaxis:	UNICNDX%=exp1
11 Ejemplo:	UNICNDX%=0
11 Notas:	Especifica Clave primaria multiple (En los sistemas que lo acepten)
12 AUTONDX% (Basic Screen)
12 Sintaxis:	AUTONDX%=exp1
12 Ejemplo:	AUTONDX%=1
12 Notas:	Especifica Clave primaria automática

